DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2015-019 May 2015

Measurement of Neutral Current Drell-Yan Production Using ATLAS Data Collected at √ s = 8 TeV

by

E. Yatsenko

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG