DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2015-009 March 2015

Tests and Measurements with a Thermal VXD Mock-up for BELLE II

by

L. Hübner

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG